%%
%%	tex-001.tex
%%

\documentclass[a4j]{jarticle}

\begin{document}

一つの式を、expr-001.tex に別に書込み、
文中と、独立した行の二つの形式で取り込む事を考えます。

文中の場合は\verb|$\input{expr-001.tex}$|と記述すると、
$\input{expr-001.tex}$
となります。

また、独立した文にした場合は、
\verb|\[\input{expr-001.tex}\]|
とすると、
\[
\input{expr-001.tex}
\]
となります。

更に、もし、式の番号が付けたいのであれば、
\verb|\[|〜\verb|\]| の代りに、
\verb|\begin{equation}|〜\verb|\end{equation}|
囲めば、
\begin{equation}
\input{expr-001.tex}\label{式:A}
\end{equation}
となります。
この場合、式に、\verb|\label{式名}|を付けて、
\verb|\ref{式名}|で、式番号(式\ref{式:A})を参照できます。

一つじゃ詰らないので、もう一つ (式\ref{式:B})。
\begin{equation}
\input{expr-001.tex}\label{式:B}
\end{equation}

式番号は、どんどん、新しい番号がつけられます。

式の参照を行う場合は、
タイプセットを二度する必要がある
\footnote{
そうしないと、番号がズレたり (??) になったりする。
}
事に注意しましょう。

\end{document}

%%
%%	ファイルの終了
%%
