�ޤΤ褦�ˡ�
$O$ ��\sankaku{ABC}�γ����Ȥ���
$
\kaku{ABO}=20\degree,
\kaku{ACO}=45\degree
$
�Ȥ��롣
������������ʤ�����
\unitlength=8mm
\begin{picture}(5,4)%
\end{picture}

\begin{description}
\item[��1] \kaku{BAC} �γ��٤����Ӥʤ�����
\begin{Select}
\SItem{60\degree}
\SItem{65\degree}
\SItem{70\degree}
\SItem{75\degree}
\SItem{85\degree}
\end{Select}
\item[��2] \kaku{BOC} �γ��٤����Ӥʤ�����
\begin{Select}
\SItem{115\degree}
\SItem{120\degree}
\SItem{125\degree}
\SItem{130\degree}
\SItem{135\degree}
\end{Select}
\item[��3] \sankaku{ABC}�γ��ܱߤ�Ⱦ�¤�Ĺ���� $4$ �ΤȤ���
$O$ ������$AC$�˿���$OH$�򲼤����Ȥ���$OH$��Ĺ������ʤ�����
\begin{Select}
\SItem{\sqrt{3}}
\SItem{2\sqrt{3}}
\SItem{\sqrt{2}}
\SItem{2\sqrt{2}}
\SItem{\sqrt{5}}
\end{Select}
\end{description}
