Ⱦ��$1$�α�$O$�����롣
���ο�1,��2�Ǥϡ�
��$AB,CD$ ����$O$����������$P$�Ǹ��äƤ��롣
��3 �Ǥϡ�
��$AB,CD$ �α�Ĺ��������$O$�γ�������$P$�Ǹ��äƤ��롣
$\kaku{APC}=60\degree$�ΤȤ���
�� $B$ ��ޤޤʤ��� $AC$ ��Ĺ����$a$��
�� $A$ ��ޤޤʤ��� $BD$ ��Ĺ����$b$�Ȥ��롣
����(1)��(3)���䤤�������衣
\begin{enumerate}
\item �� 1 �Τ褦�ˡ���$P$���ߤ��濴$O$�Ȱ��פ���Ȥ���
$a+b$ ����衣
��̤Τߵ������衣
\item �� 2 �ˤ����ơ�$a+b$ ����衣
\item �� 3 �ˤ����ơ�$a$ �� $b$ �μ���ɽ����
��������$a>b$ �Ȥ��롣
\end{enumerate}

