�� 1 �Τ褦�ˡ�$AB=6cm, BC=8cm$ ��Ĺ����$ABCD$�����롣
��$E$�ϡ���$AD$ ��ˤ��ꡢ$AE=6cm$ �Ǥ��롣
��$P$�ϡ���$A$���ȯ��������$1cm$ ��®���ǡ�Ĺ�������վ��
$A\rightarrow B\rightarrow C$ �ν�˿ʤߡ�$C$ �ǻߤ롣
��$Q$ �ϡ���$P$������$A$���ȯ���� $t$ �ø���� $A$ ���ȯ����
��$P$ �ȡ�Ʊ��®���Ƚ�ϩ�ǿʤߡ�$C$ �Ǥǻߤ롣
��$P$ ����ȯ���Ƥ��� $x$ �ø��$\sankaku{EPQ}$�����Ѥ� $y$ cm$^2$
�Ȥ��롣
�� 2 �� $0\le x \le 6$ �ˤ����롢$x$ �� $y$ �δط���ɽ����
����դǤ��롣
����������$P$��$Q$ �ϡ����줾���ȯ����ޤǡ����������$A$�ˤ��ꡢ
��$P$��$Q$�ϡ����줾���ȯ����ޤǡ����������$A$�ˤ��ꡢ
�� $P$��$Q$�����פ���Ȥ��ϡ�$y=0$ �Ȥ��롣
����(1)��(3)����������衣
\begin{description}
\item[(1)] $t$ ���ͤ����
\item[(2)] $6\le x\le18$ �λ���$x$ �� $y$ �δط���ɽ������դ򤫤���
\item[(3)] $y=10$ �Ȥʤ�Ȥ��� $x$ ���ͤ����Ƶ��衣
\end{description}
 
