���οޤΤ褦�� $1$ �դ�Ĺ���� $6cm$������������$BC$, ��$CD$ ��������
���줾�� $E,F$ �Ȥ��ޤ���
��ʬ$AE$, ��ʬ$EF$, ��ʬ$FA$ ���ޤ�ʤ��ƤǤ��뻰�ѿ������ܤ���ߤ�
Ⱦ�¤Ȥ�����������Τ�
��� 1��5���椫�������Ӥʤ�����
\begin{Select}
\SItem{\displaystyle \frac{1}{4}cm}
\SItem{\displaystyle \frac{1}{2}cm}
\SItem{\displaystyle \frac{3}{4}cm}
\SItem{\displaystyle 1cm}
\SItem{\displaystyle \frac{4}{5}cm}
\end{Select}

